0 5 10 15 20 25 30 0

0.05

0.1

0.15

0.2

0.25

0.3

0.35

0.4

0.45

0.5

Average Response Time (sec.)

Fraction of PlanetLab Nodes

Original Implementation Add Re-transmissions Leap-frog Unresponsive Abort Early Re-ping